Scale chr3:

Other RefSeq

RefSeq Genes

Spliced ESTs

Common SNPs(138)

RepeatMasker

100 bases mm10 6,136,800 6,136,850 6,136,900 6,136,950 6,137,000 6,137,050 UCSC Genes (RefSeq, GenBank, tRNAs & Comparative Genomics) Ensembl Gene Predictions - archive 75 - feb2014 Non-Mouse RefSeq Genes

RefSeq Genes

Retroposed Genes V6, Including Pseudogenes Mouse mRNAs from GenBank

Mouse ESTs That Have Been Spliced

Non-Mouse mRNAs from GenBank

Simple Nucleotide Polymorphisms (dbSNP 138) Found in >= 1% of Samples

Detailed Visualization of RepeatMasker Annotations

Repeating Elements by RepeatMasker

AK213203 AK217641

Haploch JL492028 Scophth JU382817 Bombus JL807454 Capra JR130367 Bubalus JU732990 Capra JO381175 Capra JO594404 Capra JO381176 Capra JO433843 Bubalus JU665004 Capra JT683836 Bubalus JU781692 Mustela EZ473064