Scale chr12:

Other RefSeq

RefSeq Genes

Spliced ESTs

RepeatMasker

1 kb mm10 56,710,000 56,710,500 56,711,000 56,697,000 UCSC Genes (RefSeq, GenBank, tRNAs & Comparative Genomics)

Non-Mouse RefSeq Genes

RefSeq Genes

Retroposed Genes V6, Including Pseudogenes

Mouse mRNAs from GenBank

Mouse ESTs That Have Been Spliced

Detailed Visualization of RepeatMasker Annotations

Repeating Elements by RepeatMasker

Pax9 Slc25a21 Slc25a21

retro-Pax7

AK132404 AK034985 X84000 BC005794 BC006930 AK167535